7.2. SKULL 85

Figure 7-20: Plastic skull.

Figure 7-21: Initial registration using the laser scanner.

Figure 7-22: Skull initial view.

86 CHAPTER 7. RESULTS

Figure 7-23: Skull view 1. Figure 7-24: Skull view 2.

Figure 7-25: Skull view 3. Figure 7-26: Skull view 4.